% POZOR! Turin 18 neslo vubec stahnout. Hlasilo network error. Nevim, jestli pomuze zmensit a pro download vypustit blbosti jako starter a below line sekci.
% POZOR, Default k jejich stahovani MUSI byt bez videi (ted NENI)


%PRIDAT oblast pro pripadne otazky
% Treba Turin: proc voltage drop, nahradni schema tokamaku %Asi zaremovat pro download, viz vyse
%\GWColl{FAQs}{GWtrue}{TrainingCourses/Production/FAQs}%ZAREMOVANO, viz vyse
%Do budoucnosti physical properties ..



\def\GW{/GW}
\def\visibility{true}
\input{\GW/root/GW4reports/GWlatexBeamerHead.tex}
\def\GWinclMovie{0} % Bacha, videl jsem movie pouze na okularu, a je to {2}!


\AtBeginSection[]{  
    \begin{frame} 
    \frametitle{Table of Contents}
    \tableofcontents[currentsection,hideallsubsections]
  \end{frame}}

\AtBeginSubsection[]{
  \begin{frame}
    \frametitle{Table of Contents}
    \tableofcontents[currentsection,hideothersubsections]
  \end{frame}}


\begin{document}

\title{Introduction to the tokamak operation \\ (GOLEM specific) - Level 1}
\author{Vojt\v{e}ch Svoboda \\ on behalf of the tokamak GOLEM team
\\for the Ken and Mary Alice Lindquist Department of Nuclear Engineering, \\ The Pennsylvania State University
%\\ PurposeToBeIncluded
}

%\date{2021-01-06 \today}
\date{\today}


\slide{Title}{\titlepage}

\section{Introduction}
\GWis{Tokamak/BasicDescription/ParametersWithPhoto}
\GWis{root/GW4reports/ConJoints/Intros/WikiOldestTokamak}
\GWis{History/GolemCompassHistory}
\GWis{root/GW4reports/ConJoints/Openings/GolemStory/GOLEMvII}
\GWis{Tokamak/ExperimentalSetup/GlobalSetup}
\GWis{root/GW4reports/ConJoints/Openings/GolemMission}

\def\Production{
\IOslide{Production}{GWio}{
\begin{minipage}{0.49\textwidth}
\begin{itemize}
 \item Everything via \url{http://golem.fjfi.cvut.cz/Eindhoven}
 \begin{itemize}
 \item This presentation
  \item Control rooms 
  \item Contact: Vojtech Svoboda, +420 737673903, svoboda@fjfi.cvut.cz
  \item Chat: tokamak.golem@gmail.com or skype: tokamak.golem
 \end{itemize}
 \end{itemize}
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.49\textwidth}
\includegraphics[width=\textwidth]{qrcode.jpg}
\end{minipage}
}}
\Production


\section{The Tokamak (GOLEM) }
\GWis{Theory/Tokamaks/BasicConcept/Sketch.en}
\GWis{Theory/Tokamaks/BasicConcept/Sketch.golem}
\subsection{The GOLEM tokamak basic diagnostics}
\GWis{Diagnostics/Basic/BasicScheme}

\subsection{The GOLEM tokamak - guide tour}\GWis{Tokamak/BasicDescription/GOLEMtechnologyTour}

\section{The Tokamak GOLEM (remote) operation }
\subsection{Control room}
\GWin{Handling/Control/RemoteControl/Tabs/vOG}\GWslidesAll
\GWis{Handling/DataAccess/ShotHomepage/22471}



\section{Conclusion}
\GWis{Tokamak/ExperimentalSetup/GlobalSetup}
\Production
%\GWis{Handling/Control/RemoteControl/Slides/OGControlRoomWithBasicInfo}
\GWis{root/GW4reports/ConJoints/Closings/Fee}
\GWis{Production/Acknowledgment/2020}
\GWis{root/GW4reports/ConJoints/Closings/ThankYouThreeStagesOfTokamakGOLEM}



\IOsection{Appendix}{GWtrue}{
\nocite{FusenEngDes11}
\nocite{BrotancePhD}
\nocite{wwwgolem}
\nocite{Wesson:2004}
\begin{frame}[allowframebreaks] \frametitle{References}
\bibliographystyle{unsrt}
\bibliography{/GW/root/bibtex/golem,/GW/root/bibtex/others}
\end{frame}
}

\out{
\GWis{Chronicle/TimeLine/0160TM1}
\GWis{Chronicle/TimeLine/0101CASTOR}
\GWis{Chronicle/TimeLine/1207Transport}
\GWis{Chronicle/TimeLine/0709FirstPlasma}
\GWis{Chronicle/TimeLine/0909TokamakAndTokamak}
\GWis{Chronicle/SpecialGuests/1111Barish}
\GWis{Chronicle/Misc/0516YoungestOperatorAdam}
\GWis{Chronicle/SpecialGuests/0916BB}
\GWis{Events/ABCday/Model}
\GWis{Chronicle/Tokamaks/FTTF@Marianska/10}
\GWis{Chronicle/Tokamaks/FTTF@Marianska/11}
\GWis{Chronicle/Tokamaks/FTTF@Marianska/16}
\GWis{Chronicle/Tokamaks/FTTF@Marianska/17}
\GWis{Chronicle/Smiles/1015TrojskyKun20k}
\GWis{Chronicle/TimeLine/1117MappingNnJ}
\GWis{Chronicle/Statistics/OveralPlasmaLife/1112}
%\GWisp{Chronicle/Smiles/0916Reholnice}\TheGod
}



\end{document}



