\GWPhysQuantValueWithName{Discharge/Plasma/PlasmaCurrent/Maximum}\newline
\GWPhysQuantValueWithName{Diagnostics/Standard/ElectronTemperature/CentralElectronTemperatureSpitzerFormula}\newline
\GWPhysQuantValueWithName{Discharge/Plasma/EffectiveIonCharge}\newline
\GWPhysQuantValueWithName{Diagnostics/Standard/ElectronDensity}\newline
\GWPhysQuantValueWithName{Discharge/Plasma/ElectronTemperature/Maximum}\newline
\GWPhysQuantValueWithName{Discharge/Plasma/TimeParameters/DischargeLength/Maximum}\newline
\GWPhysQuantValueWithName{Discharge/Plasma/PlasmaMinorRadius}\newline
\GWPhysQuantValueWithName{Tokamak/Plasma/Geometricals/Volume}\newline
